)c (GeV/ tp 0 1 2 3 4 5

2v

0.05 0.1 0.15 0.2 0.25

0.3 {2}2v {4}_2v

(STAR)

{4}_2v

)c (GeV/ tp 0 1 2 3 4 5

{4} 2v

0.05 0.1 0.15 0.2 0.25

10-20% 20-30% 30-40% 10-20% (STAR) 20-30% (STAR) 30-40% (STAR)

(a)

(b)

40-50%

40-50%